Beiblätter zur Vorlesung Mathematik für Biologen

(Zähl-)Dichten, Erwartungswerte und Varianzen einiger Verteilungen:

Zufallsvariable X (Zähl-)Dichte E(X) V ar(X) X = a konstant p_k = 1 für k = a (0 sonst) a 0 X Laplace-verteilt auf {1, . . . , n} p_k =^1_n für k = 1, . . . , n^{n+1}_2^{n2−1}_{12} X B(n, p)-verteilt p_k = (_n k ) p^k(1 − p)^{n−k} np np(1 − p) für k = 0, . . . , n X geometrisch-verteilt p_k = p(1 − p)^{k−1} für k ∈ IN^1_p^{1−p}_{p2} zum Parameter p ∈]0, 1] X Poisson-verteilt p_k =^{λk}_{k!} e^{−λ} für k ∈ IN_0 λ λ zum Parameter λ > 0 X gleichverteilt auf [a, b] f(x) =^1_{b−a} 1_{[a,b]}(x)^{a+b}_2^{(b−a)2}_{12} X N(μ, σ^2) verteilt, μ ∈ IR, σ^2 > 0 f(x) =^{1√}_{2πσ} exp (−^{(x−μ)2}_{2σ2} ) μ σ^2 X exponential-verteilt f(x) = λe^{−λx 1}_λ^1_{λ2} zum Parameter λ > 0 für x ≥ 0 (0 sonst)